 Списки переменных

Команда Списки переменных в меню Списки шпиона окна Отладчика позволяет пользователю строить раздельные списки переменных, которые обновляются их текущими значениями. Списки строятся во время отладки приложения. Списки могут быть сохранены на диске и открыты снова во время другой сессии отладки. Список может содержать до 32 переменных. Переменные разного типа могут быть смешаны в одном и том же списке. Глобальные и локальные переменные могут быть вставлены в список. Список переменных предназначен для одного проекта. Списки переменных очень полезны для функционального тестирования приложения. Они позволяют пользователю наблюдать изменения ограниченной части контролируемого процесса, независимого от соответствующих исходных кодов в программах приложения. Списки переменных также полезны во время отладки текстовых ST и IL программ. Пользователь может легко сгруппировать в список набор переменных, используемых в программе, для того чтобы контролировать или отображать выполнение запрограммированных инструкций.

Сохранение списков на жесткий диск

Вставка переменных в список

Изменение выбранной переменной

Показать дамп

Для каждой переменной списка ISaGRAF показывает ее имя, текущее значение и текст комментария. Размер колонок может быть изменен путем перетаскивания разделительной линии в панели заголовка списка.


Сохранение списков на жесткий диск

 Команды меню Файл используются для создания, открытия и сохранения списков переменных. ISaGRAF не ограничивает число списков для одного проекта. Правила, показанные ниже, должны выполняться при наименовании списков переменных, которые будут сохраняться на диск:

•	имя не должно превышать 8 символов

•	первый символ должен быть буквой

•	следующие символы могут быть буквами, цифрами или символом подчеркивания

•	Верхний и нижний регистры в наименовании списков не различаются

Редактор списка не может отобразить больше, чем один список переменных за раз в одном и том же окне. Однако, редактор списка может быть запущен более, чем один раз, для просмотра различных списков одновременно.


Вставка переменных в список

Команда Редактор/ Вставить вставляет другую переменную в список. Имя переменной выбирается в списке объектов, определенных в словаре проекта. В этом случае пользователь не должен вводить вручную идентификатор. Переменная вставляется перед переменной, выбранной в данный момент в списке. Список не может содержать более 32 переменных. Одна и та же переменная не может появляться более одного раза в том же самом списке.


Изменение выбранной переменной

Команда Редактор/ Модифицировать замещает выбранную переменную другой переменной. Вы можете также использовать команду Вырезать для удаления выбранной переменной из списка.


Показать Дамп

В любой момент вы можете изменить режим просмотра между списком и просмотром "Дампа". Нажмите кнопку  "увеличение" на панели инструментов или используйте команду "Опции / Дамп" для изменения режима просмотра.

В режиме "Дамп", отображается только одна переменная. Ее значение отображается в числовом/символьном формате вверху окна, и также появляется двоичный дамп формат. Этот режим позволяет вам просматривать шестнадцатеричные значения каждого байта переменной.

Экран "Дамп" полезен для просмотра сообщений содержащих печатные символы.