Using the Archive utility
 Utilizando o utilitário de Diretório

O Utilitário de Diretório ISaGRAF permite ao usuário salvar projetos e bibliotecas ISaGRAF em disquetes ou diretórios de "backup". O Utilitário de Diretório ISaGRAF é uma caixa de diálogo que pode ser acionada a partir do Gerenciador de Projetos ou Gerenciador de Bibliotecas ISaGRAF.

Chamando o gerenciador de diretório

Opções

Cópia de segurança e restauração

Arquivos de diretório

 Para criar e manter diretórios confiáveis, é sugerido que sejam seguidas as seguintes recomendações:

•	Escreva o nome e a descrição do objeto salvo na etiqueta do disco

•	Não salve projetos e bibliotecas no mesmo disquete

•	Não salve diferentes projetos no mesmo disquete


Calling the archive manager
Chamando o gerenciador de diretório

A caixa de diálogo "Diretório" pode ser acionada a partir do menu "Ferramentas / Diretório" da janela de Gerenciamento de Projetos, para salvar e restaurar tanto um projeto como dados comuns:

Projetos

Dados comuns

A caixa de diálogo "Diretório" também pode ser acionada a partir do comando "Ferramentas / Diretório" do Gerenciador de Bibliotecas ISaGRAF, para salvar e restaurar elementos selecionados no momento na janela de Gerenciamento de Biblioteca:

Elementos de biblioteca


Projects
Projetos

Um projeto é sempre inteiramente salvo. Todos os componentes do projeto (código fonte dos programas, código objeto e código executável da aplicação) são salvos juntos no mesmo arquivo de diretório. A seleção da opção "comprimir" reduz o tamanho do diretório do projeto.


Library elements
Elementos de biblioteca

Os elementos das bibliotecas ISaGRAF podem ser salvos individualmente. Todos os componentes de um elemento da biblioteca (observação técnica, definição, interface, código fonte...) são salvos juntos no mesmo arquivo de diretório.


Common data
Dados comuns

O comando "Ferramentas / Diretório / Dados comuns" da janela de Gerenciamento de Projeto permite ao usuário fazer a cópia de segurança ou restaurar os dados de "escopo comum" existentes no Ambiente de trabalho ISaGRAF. Este comando não atua sobre as bibliotecas ISaGRAF. A seguir está a lista de arquivos que podem ser copiados com este comando:

common.eqv	definições comuns

oem.bat	arquivo de comando MS-DOS definido pelo usuário

Estes arquivos são salvos um por um no disco de diretório, nas suas formas originais. Os arquivos de diretório correspondentes nunca são comprimidos.


Options
Opções

O caminho utilizado para os diretórios ISaGRAF é exibido na parte inferior da caixa de diálogo. Pressione o botão "Localizar" para percorrer os discos e selecionar outro caminho para o diretório.

Quando a opção "comprimir" está ligada, todos os arquivos de diretório criados durante um procedimento de "Salvar" são compactados. Esta opção é muito útil para reduzir o tamanho de um arquivo de diretório de projeto muito grande. Compactação de diretório geralmente não é necessária para componentes de biblioteca. O. O Gerenciador de Diretório ISaGRAF reconhece automaticamente o estado de um arquivo de diretório (compactado ou não) quando está restaurando um diretório. Isto implica que a opção "comprimir" não tem efeito sobre um procedimento "Restaurar".


Backup and restore
Cópia de segurança e restauração

A lista "Ambiente de trabalho" ("Workbench") (à esquerda) mostra os objetos existentes no Ambiente de trabalho ISaGRAF instalado no disco rígido. A lista "Diretório" (à direita) mostra os objetos salvos no diretório especificado.

Cópia de segurança

Restaurar


Backup
Cópia de segurança

Salva-se um objeto num diretório selecionando-se este objeto na lista da esquerda (objetos no ambiente de trabalho ISaGRAF) e pressionando-se o botão "Salvar". Mais de um objeto na lista pode ser selecionado. O botão "Salvar" é desabilitado quando um elemento é selecionado da lista da direita (modo de restauração).


Restore
Restaurar

Copia-se um objeto do diretório para o Ambiente de trabalho ISaGRAF selecionando-se o objeto na lista da direita (objetos no diretório) e pressionando-se o botão "Restaurar". Mais de um objeto na lista pode ser selecionado. O botão "Restaurar" é desabilitado quando um elemento é selecionado na lista da esquerda (modo de cópia de segurança).


Archive files
Arquivos de diretório

O Gerenciador de Diretório ISaGRAF cria um arquivo de diretório individual para cada objeto salvo. O arquivo de diretório tem o mesmo nome que o objeto. A sua extensão indica o seu tipo. Abaixo segue a lista das extensões utilizadas:

.pia	projeto

.bia	placa de E/S

.iia	função em linguagem IEC

.aia	bloco de função em linguagem IEC

.uia	função C

.fia	bloco de função C

.cia	função de conversão C

.ria	Configuração de E/S

.xia	Equipamento de E/S