Using the Archive utility
 보관함(Archive) 사용법

ISaGRAF 보관함(archive)유틸리티에 따라 사용자는 ISaGRAF 프로젝트와 라이브러리를 디스크에 백업 하는 것이 가능합니다. 보관함(archive)유틸리티는 ISaGRAF 프로젝트 관리자와 라이브러리 관리자에서 호출되는 Dialog Box입니다.

보관함 관리자 호출

옵션

백업 / 복구

보관함(Archive) 파일

      신뢰성 있는 보관함을 작성하기 위해 아래의 가이드 라인을 지킬 것을 권합니다.

•	디스크에 보관 되어 있는 내용을 기술해 둘 것

•	프로젝트와 라이브러리 디스크는 따로따로 할 것

•	다른 프로젝트 디스크는 따로따로 할 것


Calling the archive manager
보관함 관리자 호출

보관함archive 유틸리티-Dialogue Box는 프로젝트 관리자-창의

「도구」- 「보관함」메뉴에서 작동합니다. 프로젝트 데이터, 공통 데이터의 보존, 복원이 가능합니다.

프로젝트

공통 데이터

Archive-Dialogue Box는 ISaGRAF 라이브러리 과리자 에서도 작동 가능 합니다. 이 경우는 라이브러리 관리 에디터 중에 각종 에디터의 보존/복원이 가능합니다.

라이브러리 구성요소


Projects
프로젝트

「파일」- 「프로젝트」에 따라 프로젝트  백업과 복원이 가능합니다. 프로젝트의 모든 컴퍼넌트가 하나의 파일( *.pia )에 모아져 보존됩니다.

「옵션」-「압축」명령어를 set하면 archive되는 파일 사이즈를 작게 할 수 있습니다.


Library elements
라이브러리 구성요소

ISaGRAF 라이브러리 구성요소( I/O구성,I/O장치기기,수치변환 함수）는 각각 개별적으로 백업 가능합니다. 하나의 라이브러리 element를 구성하고 있는 모든 모듈（기술메모, 정의, Interface, 소스코드…）은 모아져 하나의 archive 파일이 됩니다.


Common data
공통 데이타

도구 - 보관함 - 공통데이터 명령어에 따라 ISaGRAF로 사용되는 공통 데이터를 백업, 복원할 수 있습니다.

이하에서는 이 명령어로 copy되는 파일을 나타냅니다.

common.eqv	공통정의 워드

oem.bat	사용자정의 MS-DOS 명령어 파일

이 파일들을 원래대로 archive 파일에 보존됩니다. 대응하고 있는 archive 파일은 압축되지 않습니다.

common.eqv	common defined words

oem.bat	사용자 defined MS-DOS command file


Options
옵션

 ISaGRAF archive utility가 사용하는 디렉토리는 Dialogue Box 하부에 표시됩니다. 참조 버턴을 눌러, 디렉토리를 Browser로 다른 디렉토리와 디스크를 선택할 수 있습니다.

옵션 - 압축모드 가 set되어 있는 경우는 백업 때에 생성되는 파일은 압축되어 보존됩니다. 보관함 파일의 사이즈를 작게 하는데 효과가 있습니다.

보관함 파일을 복원할 때에는 보관함 관리자가 압축모드를 자동 판별해서 복원하기 때문에 압축모드가 set되어 있는지에 대한 것은 파일 복원 처리에는 관계없습니다.


Backup and restore
백업 & 복구

「workbench」리스트（좌측 리스트）는 ISaGRAF workbench에 등록되어 있는 오브젝트를 나타내고 있습니다.「보관함」리스트 （우측 리스트）는 지정된 보관함 디렉토리에 존재하는 오브젝트를 나타내고 있습니다.

백업

복구


Backup
백업

보관함 파일로서 보존（즉, 백업）할 경우에는 좌측 리스트 박스（ISaGRAF workbench내의 파일）에서 오브젝트를 선택해서「백업」버턴을 누릅니다. 동시에 하나 이상의 오브젝트를 선택할 수 있습니다.　 우측 리스트 박스（보관된 파일）의 오브젝트가 선택되어 있을 때는「백업」버턴을 선택할 수 없습니다.「취소」버턴은 백업, 복원 처리를 하지 않고, Dialogue Box를 닫습니다.


Restore
복구

archive 파일을 ISaGRAF workbench에 복원할 경우에는 우측 리스트 박스（archive 오브젝트）에서 오브젝트를 선택해서「복구」 버턴을 누릅니다. 동시에 하나 이상의 오브젝트를 선택하는 것도 가능합니다.　 우측 리스트 박스（ISaGRAF workbench）의 오브젝트가 선택되어 있을 때는「복구」버턴은 선택할 수 없습니다.「취소」버턴은 백업, 복구 처리를 하지 않고, Dialogue Box를 닫습니다


Archive files
보관함(Archive) 파일 확장자

ISaGRAF 보관함은 보존되는 보관함 파일에 이하와 같은 확장자가 생성됩니다:

.pia	프로젝트

.bia	I/OBoard

.iia	IEC언어 Function

.aia	IEC언어 FunctionBlock

.uia	C Function

.fia	CFunctionBlock

.cia	C변환 함수

.ria	I/O구성

 .xia	I/O장치 기기