 Archivierungs-Utility

Die ISaGRAF Archivierungs-Utility ermöglicht die Sicherung der ISaGRAF Projekte und -Bibliotheken auf Disketten oder in einem Sicherungsverzeichnis. Der ISaGRAF Archivmanager ist ein Dialogfeld, das vom Fenster des ISaGRAF Projektmanagers oder Bibliotheksmanagers eingeleitet wird.

Aufruf des Archivmanagers

Optionen

Sicherung und Wiederherstellung

Archivdateien

Um zuverlässige Archive zu erstellen, sollten die folgenden Richtlinien befolgt werden:

•	Der Name und die Beschreibung des gesicherten Objekts sollte auf das Etikett der Diskette geschrieben werden.

•	Projekte und Bibliotheken sollten nicht zusammen auf einer Diskette gesichert werden.

•	Verschiedene Projekte sollten nicht zusammen auf einer Diskette gesichert werden.


Aufruf des Archivmanagers

Das Dialogfeld "Archivierung" wird mit dem Menübefehl "Werkzeuge / Archivieren" des Projektmanager-Fensters geöffnet. Hier können Projekte oder gemeinsame Daten gesichert und wiederhergestellt werden.

Projekte

Gemeinsame Daten

Das Dialogfeld "Archivierung" kann auch mit dem Befehl "Werkzeuge / Archivieren" des ISaGRAF Bibliotheksmanagers aufgerufen werden, wenn Elemente der im Fenster ausgewählten Bibliothek gesichert oder wiederhergestellt werden sollen.

Bibliothekselemente


Projekte

Ein Projekt wird stets zusammen mit allen Projektkomponenten (Quelldateien der Programme, Objektcode und ausführbarer Anwendungscode) in einer Archivdatei gesichert. Durch Aktivieren der Option "Kompression" kann der Umfang der Projektdatei reduziert werden.


Bibliothekselemente

Die Elemente der ISaGRAF Bibliotheken können individuell gesichert werden. Sämtliche Komponenten eines Bibliothekselements (technisches Datenblatt, Definition, Schnittstelle, Quellcode...) werden zusammen mit dem Element in einer Archivdatei gesichert.


Gemeinsame Daten

Der Befehl "Werkzeuge / Archivieren / Gemeinsame Daten" im Fenster des Projektmanagers dient der Sicherung / Wiederherstellung der gemeinsamen Daten der ISaGRAF Workstation (Daten mit "allgemeinem Geltungsbereich"). Dieser Befehl hat keine Auswirkung auf die ISaGRAF Bibliotheken. Die folgenden Dateien können mit diesem Befehl kopiert werden:

common.eqv	allgemeine Definitionen (äquivalente Wörter)

oem.bat	anwenderdefinierte MS-DOS-Befehlsdatei.

Die Dateien werden einzeln in ihrem Originalformat auf der Archivdiskette gesichert. Diese Achivdateien werden nicht komprimiert.


 Optionen

Der Pfad des ISaGRAF Archivs erscheint unten im Dialogfeld. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchlaufen", um ein anderes Laufwerk und Archivverzeichnis aus den verfügbaren Laufwerken auszuwählen.

Wenn die Option "Kompression" aktiviert wird, werden alle während der "Sicherung" erstellten Archivdateien komprimiert. Diese Option ist nützlich, wenn umfangreiche Projektarchivdateien auf einer einzigen Diskette gespeichert werden sollen. Für die Archivierung der Bibliothekselemente ist die Kompression im allgemeinen nicht nötig. Bei der Wiederherstellung erkennt der ISaGRAF Archivmanager den Status einer Archivdatei (komprimiert oder nicht) automatisch. Die Option "Kompression" nimmt keinen Einfluß auf die "Wiederherstellung".


Sicherung und Wiederherstellung

In der "Workstation"-Liste erscheinen die aktuellen Objekte der auf der Festplatte installierten ISaGRAF Workstation (links). Die "Archiv"-Liste zeigt die gesicherten Objekte des spezifizierten Archivverzeichnisses an (rechts).

Sicherung

Wiederherstellung


Sicherung

Um ein Objekt in einem Archiv zu sichern, wählen Sie es in der linken Liste aus (Objekte der ISaGRAF Workstation) und klicken auf die Schaltfläche "Sichern". Sie können mehrere Objekte in der Liste auswählen. Die Schaltfläche "Sichern" ist  nicht aktiv, wenn ein Element in der rechten Liste ausgewählt ist (Wiederherstellungsmodus).


Wiederherstellung

Um ein Objekt aus einem Archiv in die ISaGRAF Workstation zu kopieren, wählen Sie das Objekt in der rechten Liste (Archivobjekte) und klicken auf die Schaltfläche "Wiederherstellen". Sie können mehrere Objekte in der Liste auswählen. Die Schaltfläche "Wiederherstellen" ist  nicht aktiv, wenn ein Element in der linken Liste ausgewählt ist (Sicherungsmodus).


Archivdateien

Der ISaGRAF Archivmanager erstellt eine einmalige Archivdatei für jedes gesicherte Objekt, die den gleichen Namen wie das Objekt trägt. Der Typ der Datei ist aus dem Suffix erkenntlich. Folgende Suffixe werden benutzt:

.pia	Projekt

.bia	E/A-Karte

.iia	Funktion in IEC-Sprache

.aia	Funktionsbaustein in IEC-Sprache

.uia	C-Funktion

.fia	C-Funktionsbaustein

.cia	C-Umrechnungsfunktion

.ria	E/A-Konfiguration

.xia	E/A-Baugruppe