Achives
 Archives

L'utilitaire d'archivage d'ISaGRAF permet la sauvegarde des projets et des librairies ISaGRAF sur une disquette ou un répertoire de sauvegarde. L'utilitaire d'archivage est une boîte de dialogue qui est lancée depuis le Gestionnaire de Projets ou du Gestionnaire de librairies.

Lancement du gestionnaire d'archivage

Options

Sauvegarde et restitution

Fichiers d'archive

 Pour réaliser des sauvegardes fiables, respectez les règles suivantes:

•	Ecrivez le nom et la description de l'objet sur l'étiquette de la disquette

•	Ne sauvez pas les projets et les librairies sur la même disquette

•	Ne sauvez pas plusieurs projets sur la même disquette


Lancement du gestionnaire d'archivage

L'utilitaire d'archivage est une boîte de dialogue qui est lancée par les commandes "Outils / Archiver" du Gestionnaire de Projets, pour la sauvegarde ou la restitution des projets ou des données communes à tous les projets.

Projets

Données communes

L'utilitaire d'archivage peut également être lancé par la commande "Outils / Archiver" du Gestionnaire de Librairies, pour la sauvegarde ou la restitution des éléments de la librairie active.

Eléments de librairie


Projets

Un projet est toujours archivé dans son intégralité. Tous les composants du projet (codes source et objet des programmes, dictionnaire, code exécutable de l'application) sont groupés dans le même fichier d'archive. Sélectionnez l'option "compression" pour réduire la taille du fichier d'archive d'un projet.


Eléments de librairie

Les éléments des librairies ISaGRAF sont sauvegardés individuellement. Tous les composants d'un élément (fiche technique, définition, interface, code source...) sont sauvés ensemble dans le même fichier d'archive.


Données communes

La commande "Outils / Archiver / Données communes" du Gestionnaire de Projets permet de sauvegarder ou de restituer les données de portée "commune" existant dans l'atelier ISaGRAF. Cette commande ne concerne pas le contenu des librairies ISaGRAF. Voici la liste des fichiers pouvant être copiés avec cette commande :

common.eqv	définitions de mots équivalents communs

oem.bat	fichier de commandes MS-DOS de l'utilisateur

Ces fichiers sont sauvés séparément sur la disquette d'archive, dans leur forme originale. Les fichiers d'archive correspondant ne sont jamais compressés.


Options

Le nom de chemin utilisé pour le stockage des archives ISaGRAF est affiché en bas de la boîte de dialogue. Pressez le bouton "Parcourir" pour sélectionner un autre répertoire ou une autre unité de disque.

Quand l'option "Compression" est sélectionnée, toutes les archives créées pendant les opérations de sauvegarde sont compressées. Cette option est très utile pour diminuer la taille des fichiers d'archive, et stocker de grandes archives sur une seule disquette. La compression n'est généralement pas requise pour l'archivage des éléments de librairie. L'archiveur d'ISaGRAF reconnaît automatiquement le type d'une archive (compressé ou non) lors de sa restitution. L'option "compression" n'a donc aucun effet sur une opération de restitution.


Sauvegarde et restitution

La liste "Atelier" (à gauche) montre les objets existants dans l'atelier ISaGRAF installé sur le dique dur. La liste "Archive" (à droite) montre les objets sauvegardés dans l'unité et le répertoire de sauvegarde.

Sauvegarde

Restitution


Sauvegarde

Sélectionnez l'objet à sauver dans la liste de gauche (objets de l'atelier ISaGRAF) et pressez le bouton "Sauvegarde" pour l'archiver. Plusieurs objets peuvent être sélectionnés pour la même opération de sauvegarde. Le bouton "Sauvegarde" est invalide quand un élément est sélectionné dans la liste de droite (mode restitution).


Restitution

Sélectionnez l'objet à restituer dans la liste de droite (objets stockés dans l'archive) et pressez le bouton "Restitue" pour le copier. Plusieurs objets peuvent être sélectionnés pour la même opération de restitution. Le bouton "Restitue" est invalide quand un élément est sélectionné dans la liste de gauche (mode sauvegarde).


Fichiers d'archive

L'archiveur ISaGRAF crée un fichier unique pour chaque objet sauvegardé. Le fichier a le même nom que l'objet sauvegardé. Son extension dépend du type de l'objet:

.pia	projet

.bia	Carte d'E/S

.iia	fonction en langage IEC

.aia	bloc fonctionnel en langage IEC

.uia	Fonction C

.fia	Bloc fonctionnel C

.cia	Fonction de conversion en C

.ria	Configuration d'E/S

.xia	Equipement complexe d'E/S